\hypertarget{mus2midi_8h}{
\section{client/sdl/mus2midi.h File Reference}
\label{d2/dc2/mus2midi_8h}\index{client/sdl/mus2midi.h@{client/sdl/mus2midi.h}}
}
\subsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{doomtype_8h_ad6463c38322185120b9a683834b2d4eb}{QWORD} \hyperlink{mus2midi_8h_a52ac3b47ee1ee9fca58dffb5af41f27b}{mus2mid} (\hyperlink{struct__MEMFILE}{MEMFILE} $\ast$musinput, \hyperlink{struct__MEMFILE}{MEMFILE} $\ast$midioutput)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\hypertarget{mus2midi_8h_a52ac3b47ee1ee9fca58dffb5af41f27b}{
\index{mus2midi.h@{mus2midi.h}!mus2mid@{mus2mid}}
\index{mus2mid@{mus2mid}!mus2midi.h@{mus2midi.h}}
\subsubsection[{mus2mid}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf QWORD} mus2mid (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{{\bf MEMFILE} $\ast$}]{musinput, }
\item[{{\bf MEMFILE} $\ast$}]{midioutput}
\end{DoxyParamCaption}
)}}
\label{d2/dc2/mus2midi_8h_a52ac3b47ee1ee9fca58dffb5af41f27b}
