\hypertarget{minissdpc_8c}{
\section{libminiupnpc/minissdpc.c File Reference}
\label{d9/d54/minissdpc_8c}\index{libminiupnpc/minissdpc.c@{libminiupnpc/minissdpc.c}}
}
\subsection*{Data Structures}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
struct \hyperlink{structsockaddr__un}{sockaddr\_\-un}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
struct \hyperlink{structUPNPDev}{UPNPDev} $\ast$ \hyperlink{minissdpc_8c_ac00c8f07c409274e41e7ee55e25f4631}{getDevicesFromMiniSSDPD} (const char $\ast$devtype, const char $\ast$socketpath)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\hypertarget{minissdpc_8c_ac00c8f07c409274e41e7ee55e25f4631}{
\index{minissdpc.c@{minissdpc.c}!getDevicesFromMiniSSDPD@{getDevicesFromMiniSSDPD}}
\index{getDevicesFromMiniSSDPD@{getDevicesFromMiniSSDPD}!minissdpc.c@{minissdpc.c}}
\subsubsection[{getDevicesFromMiniSSDPD}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}struct {\bf UPNPDev}$\ast$ getDevicesFromMiniSSDPD (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{const char $\ast$}]{devtype, }
\item[{const char $\ast$}]{socketpath}
\end{DoxyParamCaption}
)\hspace{0.3cm}{\ttfamily  \mbox{[}read\mbox{]}}}}
\label{d9/d54/minissdpc_8c_ac00c8f07c409274e41e7ee55e25f4631}
