\hypertarget{pymoduletest_8py}{
\section{libminiupnpc/pymoduletest.py File Reference}
\label{d9/d68/pymoduletest_8py}\index{libminiupnpc/pymoduletest.py@{libminiupnpc/pymoduletest.py}}
}
\subsection*{Namespaces}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
namespace \hyperlink{namespacepymoduletest}{pymoduletest}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
tuple \hyperlink{namespacepymoduletest_a7d0887d73c8f8efa689624c7d52b666c}{pymoduletest::u} = miniupnpc.UPnP()
\item 
int \hyperlink{namespacepymoduletest_acf78af2c354426197b649ebc0684cb96}{pymoduletest::port} = 0
\item 
\hyperlink{sv__main_8cpp_a77792b18743abf1ff3aeeffa24aa45ec}{string} \hyperlink{namespacepymoduletest_a93449b255bf769d0c4e13c77ae8d80c6}{pymoduletest::proto} = 'UDP'
\item 
int \hyperlink{namespacepymoduletest_a2c17f82375a6691bffaa1927a2247b28}{pymoduletest::i} = 0
\item 
tuple \hyperlink{namespacepymoduletest_a282ff4f7d86e92b92985ad5bdd5b09c2}{pymoduletest::p} = u.getgenericportmapping(i)
\end{DoxyCompactItemize}
