\hypertarget{miniupnpcmodule_8c}{
\section{libminiupnpc/miniupnpcmodule.c File Reference}
\label{db/d07/miniupnpcmodule_8c}\index{libminiupnpc/miniupnpcmodule.c@{libminiupnpc/miniupnpcmodule.c}}
}
\subsection*{Data Structures}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
struct \hyperlink{structUPnPObject}{UPnPObject}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
PyMODINIT\_\-FUNC \hyperlink{miniupnpcmodule_8c_aa445afd41a399412f9ac23bb85e761ee}{initminiupnpc} (void)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\hypertarget{miniupnpcmodule_8c_aa445afd41a399412f9ac23bb85e761ee}{
\index{miniupnpcmodule.c@{miniupnpcmodule.c}!initminiupnpc@{initminiupnpc}}
\index{initminiupnpc@{initminiupnpc}!miniupnpcmodule.c@{miniupnpcmodule.c}}
\subsubsection[{initminiupnpc}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}PyMODINIT\_\-FUNC initminiupnpc (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{void}]{}
\end{DoxyParamCaption}
)}}
\label{db/d07/miniupnpcmodule_8c_aa445afd41a399412f9ac23bb85e761ee}
