\hypertarget{p__quake_8cpp}{
\section{common/p\_\-quake.cpp File Reference}
\label{df/de6/p__quake_8cpp}\index{common/p\_\-quake.cpp@{common/p\_\-quake.cpp}}
}
\subsection*{Data Structures}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
class \hyperlink{classDEarthquake}{DEarthquake}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{p__quake_8cpp_a99bd5dadd6ab305d3719f9cc9593ff3d}{IMPLEMENT\_\-SERIAL} (\hyperlink{classDEarthquake}{DEarthquake}, \hyperlink{classDThinker}{DThinker}) void \hyperlink{classDEarthquake}{DEarthquake}
\item 
\hyperlink{doomtype_8h_a050c65e107f0c828f856a231f4b4e788}{BOOL} \hyperlink{p__quake_8cpp_a192e2ecf4aa4974efc5da130550d927b}{P\_\-StartQuake} (int tid, int intensity, int duration, int damrad, int tremrad)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\hypertarget{p__quake_8cpp_a99bd5dadd6ab305d3719f9cc9593ff3d}{
\index{p\_\-quake.cpp@{p\_\-quake.cpp}!IMPLEMENT\_\-SERIAL@{IMPLEMENT\_\-SERIAL}}
\index{IMPLEMENT\_\-SERIAL@{IMPLEMENT\_\-SERIAL}!p_quake.cpp@{p\_\-quake.cpp}}
\subsubsection[{IMPLEMENT\_\-SERIAL}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}IMPLEMENT\_\-SERIAL (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{{\bf DEarthquake}}]{, }
\item[{{\bf DThinker}}]{}
\end{DoxyParamCaption}
)}}
\label{df/de6/p__quake_8cpp_a99bd5dadd6ab305d3719f9cc9593ff3d}
\hypertarget{p__quake_8cpp_a192e2ecf4aa4974efc5da130550d927b}{
\index{p\_\-quake.cpp@{p\_\-quake.cpp}!P\_\-StartQuake@{P\_\-StartQuake}}
\index{P\_\-StartQuake@{P\_\-StartQuake}!p_quake.cpp@{p\_\-quake.cpp}}
\subsubsection[{P\_\-StartQuake}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf BOOL} P\_\-StartQuake (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{int}]{tid, }
\item[{int}]{intensity, }
\item[{int}]{duration, }
\item[{int}]{damrad, }
\item[{int}]{tremrad}
\end{DoxyParamCaption}
)}}
\label{df/de6/p__quake_8cpp_a192e2ecf4aa4974efc5da130550d927b}
